~Default Mode=Standard Options
~Mode=Standard Options
~Header=WMF Import Filter Setup

Standard Options=IM_WMF.1


[Standard Options]
DefaultFileSpec=\ota\data\wmf_ms\*.wmf
Driver=IM_WMF.1
ColorTableSource=FILE
*.drw
Driver=IM_DRW.1
ColorTableSource=FILE
Image Extent=First Page

[*Entire Document]
DefaultFileSpec=\ota\data\drw_mg\*.drw
Driver=IM_DRW.1
ColorTableSource=FILE
Image Extent=Entire Document

[*Last View]
DefaultFileSpec=\ota\data\drw_mg\*.drw
Driver=IM_DRW.1
ColorTableSource=FILE
Image Extent=Last View
